             + -

       +
       -
+
-
       +

       -

                      +
                      -

                              +
                              -

                                           +
                                           -

 C1 C2/C3 C4 C5 R1 C6R2 7805 D1 C7

                           Tx
                        Rx

                      GND

                                                    +
                                                    -
                                                    +

                                                    -

                                                    T
                                                    R
                     RS232

                                                NMEA

                    MAX232 CD4049

            NMEA to RS232 Interface Board

                            Copyright © G6AUC 1996